)^{-1}

Expected rate (day

0 20 40 60 80

)^{-1} Observed rate (day

0

20

40

60

80

100 n-Gd data n-H data /dof=12/13) 2χ Best fit ( 90% CL

0.033 (stat+sys) ± ) = 0.090

13θ(2^2sin

DC-III (nH) Preliminary

=1.0 2χΔ error defined as σ1